
--Min

SELECT MIN(RPKM) FROM rnaseq;
-- WHERE condition; -- optional

--Max
SELECT MAX(RPKM) FROM rnaseq
-- WHERE condition; -- optional

--AVG
SELECT AVG(RPKM) FROM rnaseq;
-- WHERE condition; -- optional